MODULE

0 5 10 15 20 25

ENERGY (MeV)

60 70 80 90 100 110 120 RING 2 PROTONS MEAN

MODULE

0 5 10 15 20 25

ENERGY (MeV)

30 35 40 45 50 55 60 RING 10 PROTONS MEAN

MODULE

0 5 10 15 20 25

ENERGY (MeV)

60 70 80 90 100 110 120 RING 3 PROTONS MEAN

MODULE

0 5 10 15 20 25

ENERGY (MeV)

30 35 40 45 50 55 60 RING 11 PROTONS MEAN

MODULE

0 5 10 15 20 25

ENERGY (MeV)

60 70 80 90 100 110 120 RING 4 PROTONS MEAN

MODULE

0 5 10 15 20 25

ENERGY (MeV)

14 16 18 20 22 24 26 28 RING 12 PROTONS MEAN

MODULE

0 5 10 15 20 25

ENERGY (MeV)

50 60 70 80 90 100 110 RING 5 PROTONS MEAN

MODULE

0 5 10 15 20 25

ENERGY (MeV)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 RING 13 PROTONS MEAN

MODULE

0 5 10 15 20 25

ENERGY (MeV)

50 60 70 80 90 RING 6 PROTONS MEAN

MODULE

0 5 10 15 20 25

ENERGY (MeV)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 RING 14 PROTONS MEAN

MODULE

0 5 10 15 20 25

ENERGY (MeV)

30 35 40 45 50 55 60 65 RING 7 PROTONS MEAN

MODULE

0 5 10 15 20 25

ENERGY (MeV)

7 8 9 10 11 12 13 14 RING 15 PROTONS MEAN

MODULE

0 5 10 15 20 25

ENERGY (MeV)

35 40 45 50 55 60 65 70 75 RING 8 PROTONS MEAN

MODULE

0 5 10 15 20 25

ENERGY (MeV)

7 8 9 10 11 12 13 14 RING 16 PROTONS MEAN

MODULE

0 5 10 15 20 25

ENERGY (MeV)

40 45 50 55 60 65 70 75 80 RING 9 PROTONS MEAN

MODULE

0 5 10 15 20 25

ENERGY (MeV)

5 6 7 8 9 10 11 RING 17 PROTONS MEAN