Y.Leifels 10/97· measure 4 equal mass systems � Ru+Ru � Zr+Zr � Zr+Ru � Ru+Zr · compare t/ 3 He ratios under same global conditions · (!) no experimental biases But · t/ 3 He ’puzzle’ · 3 He mean kinetic energy found to be very large · due to diffent production times? Experimental Method Acceptance Particle identification