MULT

0 10 20 30 40 50 60 70 counts [a.u.]

10^{-6}

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} C+Au @ 1000 A MeV

||β^{-1} th≡y

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 βγ

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0

0.4

||β^{-1} th≡y

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 βγ

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0

0.4