0 0.5 1 1.5 2 2.5

0 100

q(MeV/c)

R(q)+1

100 AMeV

0 0.5 1 1.5 2 2.5

0 100

q(MeV/c)

R(q)+1

150 AMeV

0 0.5 1 1.5 2 2.5

0 100 200 q(MeV/c)

R(q)+1

200 AMeV d-α