0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

0 25 50 75 100

1+R(q) p - α g.s.

d - ^3He

16.66 MeV

q (MeV/c)

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

0 25 50 75 100