0.05

0.1

0 0.25 0.5 0.75 1

ΛM_{IMF}Γ/Z_{sys}

0

0.5

1

0 0.25 0.5 0.75 1

ΛZ_{max}Γ/Z_{sys}

0

2

0 0.25 0.5 0.75 1

control par.

ΛM_2Γ/Z_{sys}