E_{in} (MeV)

E_{rekonstr} (MeV) dε/dE_{rekonstr} (E_{in})

0.5 1 1.5 2 2.5 3

0.5 1 1.5 2 2.5 3

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25