TRIGGER S114

&

FF FC

FF EN

TB 1

TB 2

TB 3

FAN IN/OUT

FAN IN/OUT

FAN IN/OUT

FC GATE

DELAY

I O L

SCALE DOWN

&

MASTER OUT

CLEAR OUT

IN

S

R

S

R

S

R IN 1-1/N

FF DT

OUT

OUT

OUT

I

I

I

OR

OR

OR

END

OUT

CSI MULT

DELAY GATE

&_{1-1/N} S

R OUT FF FD

&

DELAY

P2

160 ns

4μs 6μs

5μs

4μs STROBE

25 ns

500 ns 25 ns

25μs

LAM in out

2