0 2 4 6

0 50

Λ M_{IMF} Γ

Λ Z_{bound} Γ

600 AMeV

Au + X Data Q.M.D. + SMM

Cu Al C 0 2 4 6

0 5 10

Au + Au Data Q.M.D. (SACA) 60 fm/c

0 2 4 6

0 50

Au + Au Data MCFRAG

0 20 40 60

0 5 10

Λ Z_{max} Γ

Λ b Γ (fm) 0 20 40 60 80

0 50 Λ Z_{bound} Γ