0

2

0 20 40 60 80

ΔZ FWHM

Au + Au 600 AMeV

TOF Z-resolution

0 50

0 20 40 60 80 σ(x,y) (mm)

y resolution x resolution

0 0.25

0 20 40 60 80 Z

Δt (ns) FWHM

Time-resolution Time-resolution only fiss.