0 10 20

0 20 40 60

ΛbΓ (fm)

0 20

0 20 40 60

ΛM_nΓ

Au + Au 600 AMeV N/Z = 1.48 800 AMeV

0 10 20

0 20 40 60

ΛM_HΓ

Detected H Acceptance corr. H

0 5

0 20 40 60

ΛM_{He}Γ

0 50

0 20 40 60 Z_{bound}

ΛZ_0Γ

0

0.2 0.4

0.6 0.8

1 1.2

1.4

0 20 40 60 80 Z_{bound}

Λ E_{kin} Γ (GeV)

Au + Au 800 AMeV No bounce Method I Method II

Neutrons

Hydrogens

Fragments