0

100

200

300

400

200 400 600 800 1000 1200

S VS E

this work Binns et al. (Au scaled) Gerbier et al. (Au scaled) Cummings et al. (Ho scaled) Westphal et al. (Ho scaled) ISApace

Energy (AMeV) σ_{ΔZ=+1}