0

0.01

0.02

0.03

0 25 50 75 100

E_{kin}^{CM}/A (MeV)

ΛM_{imf}Γ/A_{Sys}

M_{imf} Γ=1

U + Be C Al

Au + Be C Al

3He + AuAg

C,O,Ne + AuAgAuAg