0

5

10

15

120 140 160 180 0

5

10

15

120 140 160 180 200

A_0

ΛE_x/AΓ (MeV)

Au + Be

400 AMeV 1000 AMeV

NP, KNP = 0,1 0,2 0,3 1,1 1,2 1,3