0.6

0.8

0 2 4 6 8 10 12 14

0.6

0.8

1

0 2 4 6 8 10 12 14

0.6

0.8

1

0 2 4 6 8 10 12 14 Z

Au+Au

Z_{BOUND}Λ30

30ΛZ_{BOUND}Λ50

50ΛZ_{BOUND}

Akzeptanz TOF

E/A ΜMeVΝ= 1000 800 600 400