0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20

A_0=40 A_0=90 A_0=140 A_0=190

E_0 (MeV/u)

ΛM_{IMF}Γ/A_0