Y/Y_0 p_t/p_z

1H^4He

0

0.2

0.4

-0.4 -0.2 0

10MeV

25MeV

50MeV

100MeV

200MeV

200MeV

300MeV

400MeV

600MeV

0

0.2

0.4

-0.4 -0.2 0

20MeV

50MeV

100MeV

200MeV

300MeV

600MeV

800MeV

1000MeV

1200MeV

1400MeV

1600MeV