Catania Hodoskop Triggerschwellen

0

500

1000

1500

2000

0 25 50 75 100 Det

Schwelle Silizium

0

1000

2000

3000

4000

0 25 50 75 100 Det

Schwelle CsJ

0 2.5 5 7.5 10

25 50 75 100 E ΜMeVΝ

ΔE ΜMeVΝ

0 2.5 5 7.5 10

25 50 75 100 E ΜMeVΝ

ΔE ΜMeVΝ