1GeV Korrelationsfunktionen zur Temperaturbestimmung

0.5

1

1.5

0 50 100 150

R(q)+1

5Li (gs)

p-α

0.75

1

1.25

0 50 100 150

0.75

1

1.25

0 50 100 150

5Li (16.7)

d-^3He

0

1

2

0 50 100 150

0

1

2

0 50 100 150

8Be (3.04)

α-α

0

1

2

3

0 50 100 150

0

1

2

3

0 50 100 150

8Be (17.6)

p-^7Li

0.75

1

1.25

0 50 100 150

0.75

1

1.25

0 50 100 150

4He (20.1)

(21.2)

(21.8)

p-t

0

2

4

50 100 150 0

2

4

50 100 150

q ΜMeV/cΝ

6Li (2.2) (4.3) (5.65)

d-α