1GeV p-p-Korrelationen

0.6 0.8 1 1.2 1.4

0 50 100 q ΜMeVΝ

Longitudinal 0.6 0.8 1 1.2 1.4

0 50 100 q ΜMeVΝ

Ohne Selektion 0.6 0.8 1 1.2 1.4

0 50 100 q ΜMeVΜ

Transversal