d-α-Korrelationsfunktion

500 1000

1500

2000

2500

0 30 60 90 120 150

Koinzidenz-Spektrum 0 500 1000

1500

2000

2500 x 10^2

0 30 60 90 120 150

Untergrund-Spektrum

0

1

2

3

4

0 30 60 90 120 150 q ΜMeV/cΝ

R(q)+1

Korrelationsfunktion

0 500 1000

1500

2000

2500

0 30 60 90 120 150 q ΜMeV/cΝ

Resonanz-Spektrum