Hodoskop-Spektren

0 10 20 30 40 50

100 200 ΔE vs E

1

2

3

4

100 200 PID vs Energie 1

10^2

10^4

10^6

2 4 PID-Spektrum

p d t_3 He 4He

6He_6 Li 7Li