0 200 400 600 800 1000

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1 FOPI, Z=1+2, 4-6 fm, uncorr., (A.Andronic et al. NPA 679(2001)765) Plastic Ball, (H.H. Gutbrod et al. PRC 42(1990)640) INDRA, Z=1+2, BIN 4

@ midrapidity 2v

Beam energy (MeV/nucleon)