-0.2 0 0.2

-0.2 0 0.2

0 0.5

-0.2 0 0.2

0 0.5

-0.2 0 0.2

-0.2 0 0.2

0 0.5

-0.2 0 0.2

0 0.5

βγ y

40 AMeV

150 AMeV