0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 40 MeV/n

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 50

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 60

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 80

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 100

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

10^{-5}

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1} 150

x dx

4 c^2_0 mπ2 σd

BIN:

βγ≡x

Au+Au | Z=3 | y_{CM} CUT