0

10

20

30

5 10

E^*(A.MeV)

ΛZ_{max 1}Γ

20 30 40 50 60 70

5 10

E^*(A.MeV)

ΛZ_{tot} (ZΓ2)Γ

10^{-2}

10^{-1}

1

10

0 10 20 Z

ΛM(Z)Γ