10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

0 200 400 600 800

dN/dE_{χ12} (a.u.)

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

0 500 1000 1500

E_{χ12} (MeV)

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

0 20 40

dN/dM_C (a.u.)

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

0 20 40 60

M_C