0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

0 0.25 0.5 0.75 1 s dN/ds (a.u.)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 c dN/dc (a.u.)