Slat 65 Amp=6000

Slat 66 Amp=100

Slat 67 Amp=11000

Slat 68 Amp=20

Slat 24 Amp=10

Slat 25 Amp=5000

Slat 26 Amp=10000

Slat 27 Amp=30

Slat 64 Amp=5