100 200 300 400

10 -2 10 -1 1 10

100 200 300 400

100 200 300 400

10^{-2} 10^{-1} 1 10 I / I_{max}

passiver Teiler

aktiver Teiler

spannungsunterst�tzter Teiler

QDC Kan�le QDC Kan�le QDC Kan�le